Louis Philippe, duc d'Orléans, König der Franzosen
author: Peter Hasubek und Gert Vonhoff
created: 2001-09-09

Louis Philippe

Louis Philippe, duc d'Orléans (1773-1850), Sohn des Herzogs Philipp von Orleans.

Er wurde 1793 nach der Hinrichtung des Vaters Herzog von Orleans und lebte von 1793 bis 1817 im Exil. Während der Restauration sympathisierte er mit der liberalen Opposition und wurde nach der Julirevolution durch Kammerbeschluss vom 7. August 1830 zum König der Franzosen ("Bürgerkönig") gemacht. Er regierte, gestützt auf das liberale Großbürgertum, im Geist des Juste-Milieu mit zunehmend konservativen Tendenzen bis 1848. Die Verschleppung der Wahlrechts- und Parlamentsreform von 1848 führte zu seinem Sturz.

→ Bilder und Materialien: Bilder . Zeitgenossen Gutzkows.

→ Bilder und Materialien: Karikaturen . (Metamorphosen zur Birne: Louis Philippe)

Zitat- und Belegstellen

(Peter Hasubek, Göttingen / Gert Vonhoff, Exeter)