Küstner, Karl Theodor von
author: Catherine Minter
created: 2003-07

Küstner, Karl Theodor von

Karl Theodor von Küstner (1784-1864), Theaterleiter in Leipzig (1817-1828), Darmstadt (1830-1832) und München (1833-1842). Zwischen 1842 und 1851 Generalintendant der königlichen Theater in Berlin und in dieser Funktion wichtiger Ansprechpartner des Dramatikers Gutzkow.

→ Bilder und Materialien: Bilder . Gutzkows Zeitgenossen.

Allgemeines

Gutzkow und Küstner

Forschungsliteratur

Zitat- und Belegstellen

(Catherine Minter, Exeter; Wolfgang Rasch, Berlin)